乐博app在线登录

OA办公系统 数字化校园系统 信息公开 校友服务 邮件系统 加入收藏
首页
首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

乐博app在线登录:应急处突和消防实操演练活动公告

乐博app在线登录:

作者: 来源: 发布时间:2024-11-11点击数:

全体师生及周边居民:

为进一步强化师生校园安全防范意识,提升消防事故避险自救和警校协同应急处置能力,切实维护校园正常的学习生活秩序,学校决定2024年11月14日(周四)下午14时00分至16时00分开展应急处突防暴演练和消防应急疏散及灭火实操演练活动,演练活动地点分别设定在关山校区足球场、5号学生宿舍楼2-4层和智能工厂南面篮球场三个区域。

届时,校园会响起消防报警声音,操场出现人员聚集的现象,请全校师生和周边居民切勿惊慌,勿误报警情,不要拍照上网,不制造传播谣言。由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

 

 保卫部(处) 

2024年11月11日

 

 

责任编辑:罗小路

打印本页

关山校区:湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园路2号

鲁巷校区:湖北省武汉市洪山区民族大道26号

书记校长信箱   联系电话:027-87588771

  • 中国教育部
  • 中国高职高专教育网
  • 湖北省教育厅
  • 湖北教育信息网
  • 湖北开放大学
  • 武汉职业技术学院
  • 武汉船舶技术学院
  • 湖北职业技术学院
  • 武汉铁路职业技术学院

Copyright All rights reserved@2022 乐博app在线登录

鄂ICP备11015833号-2    旧版入口

微信公众号

招生微官网
乐博app在线登录|游戏股份有限公司